ISOCAM 7 ¯m ( ) and 15 ¯m

0
@

    1
    A

superimposed with Hubble Space Telescope image

Visible light : NASA/ESA/HST and R. Williams and the HDF Team (STSCI) Infrared : ESA/ISO/ISOCAM, CEA-Saclay and H. Aussel et al.