Table 1: The list of stars used for ISOPHOT calibration. The brightnesses are given in the P 11.5 and C 60 filters, according to the source being used at short (3-30 μm) or long (45-240 μm) wavelengths respectively. The magnitudes were calculated with respect to the ISOPHOT photometric system defined by the instrumental spectral response curves and the Kurucz model of Vega as zero point. The model SEDs were generated by MC = Martin Cohen; PH = Peter Hammersley

Stellar Celestial Standards

Name 2nd Model Type mag mag. name (P 11.5) (C 60) HD172323 - PH F9V 6.55 HD184400 - PH F5 7.53 HR337 β And MC M0IIIv -2.05 -2.17 HR617 α Ari MC K2III -0.76 -0.83 HR1457 α Tau MC K5III -3.12 HR1654 ϵ Lep MC K5IIIv -0.43 HR3748 α Hya MC K3II-III -1.31 -1.39 HR5340 α Boo MC K1III -3.15 -3.22 HR5886 - PH A2IV 5.09 HR5986 - PH F8IV-V 2.71 HR6514 - PH A4V 6.14 HR6688 - PH K2III 0.92 HR6705 γ Dra MC K5III -1.46 -1.56 HR6847 - MC G2V 4.76 HR7001 α Lyr MC A0V 0.00 HR7310 δ Dra MC G9III 0.67 0.67 HR7341 - PH K1III 3.64 HR7451 - PH F7V 4.51 HR7469 - PH F4V 3.51 HR7633 - PH K5II-III 1.14 1.11 HR7742 - PH K5III 2.18 HR7980 ω Cap MC M0III -0.08 HR8684 - PH G8III 1.27 HR8775 β Peg MC M2.5II-I -2.44 -2.54